　　目次

　　  プログラムの概要

　　利用ガイド

　　　プログラム圧縮ファイルに含まれるファイル

　　　プログラムの起動

　　　設定項目プログラムの機能

　　　ヘルプ

　　　修正履歴

免責事項：当プログラムをインストールし、動作させた場合に万が一問題が発生しても

　　　　　当方は一切の責任をおいません。ご利用はあくまでも利用者の責任において

　　　　　ご利用願います。


　　　プログラムの概要

このプログラムはＣＷ受信されている信号をフィルタによって有効な

信号を取り出します。その信号をパソコンのサウンドボードに入力し解析

します。

ダウンロードは下記ホームページより可能です。

　　　　　ホームページ　　http://www.hi-net.zaq.ne.jp/jh3rkb/index.htm

　　注意事項

　　　　　受信したＣＷ信号はできるだけ解析をしていますが、信号の強度や

　　　　　混信、ノイズなどの要因によって解析率が変動します。

　　　　　また当プログラムをご利用いただくに当たっては、利用者の責任において

　　　　　ご利用ください。当方は一切の責任は負いかねますので、ご了承願います。

          次に進む


プログラム圧縮ファイルに含まれるファイル

　インストールファイル　・・・ＫＣＷＤＥＣ．ＭＳＩ

　などのファイルです。

　これらのファイルを、適当なフォルダーを作成し、コピーを行って

ください。このインストーラを実行することで、windowsに登録することが

できます。

　アンインストールは、コントロールパネルのプログラムの追加・削除から

　行うことが可能です

    次に進む


プログラムの起動

＜パソコンとリグの接続について＞

リグのスピーカの出力端子から、ＣＷＤＥＣのハードに接続します。

ＣＷＤＥＣのハードは、まずＡＭＰに入力され信号の増幅を行います。

十分な出力が得られる場合は、ＡＭＰを入れる必要はありません。

＜プログラムの起動＞

ＫＣＷＤＥＣを起動すると、下記の画面が現れます。

　＜起動画面＞

次に進む


　　　　　設定項目

１　プログラムを起動したあと、受信しているＣＷの速度に合わせて

高速、中速、低速のどれかを選択します。

ＣＷパラメータの補正

　　文字間、長点、短点の長さを調整します。

１－１　信号レベル調整

受信している信号のレベルを設定します。この設定値より超える信号レベルを

信号ありとしてカウントを行います。信号ありの長さによって長点と短点と

文字間を判断します。

１－２　平均レベル補正

信号を受信している状態で、一定時間経過すると平均値に近い値が

表示されます。文字変換の度合いを確認しながら、このボタンを謳歌することで

解読率が改善されていきます。

１－３　信号レベル基準設定

　　　　　グラフ表示部の右端にスライダが設置されていますが、入力レベル

　　　　　に合わせて、無信号のときのゼロのレベルに合わせるようにしてください。

　　　　　信号がないときの基準レベルとして動作します。

　　　　　逐次表示される信号レベル（画面クリアボタンの上に表示される数字）

　　　　　ができるだけ小さな値になるように調整してください。

次に進む

目次に戻る


　　プログラムの機能

ＫＣＷＤＥＣの各機能を解説します

１　英文／和文　切り替えボタン

このボタンによって英文と和文を切り替えることができます。

２　開始ボタン

　　　　解読を開始します。開始すると使途のグラフ部分に赤い表示で

　　　　受信している信号の状態を表示します。

３　画面のクリアー

　　　　表示している解読された文字画面とグラフ画面を消去します。

　　４　停止ボタン

　　　　解析処理を停止します

　　５　グラフ表示

　　　　ＣＷ信号を受信した場合に、信号強度を表示します。

　　　　ＣＷ解読機のＰＬＬロックをかける時の周波数（７００ＨＺから８００ＨＺ）

　　　　（ＬＭ５６７の調整用ボリューム）の調整によってロックされた場合にのみ

　　　　信号が現れます。リグの受信周波数の調整をすることでロックされます。

　　　　調整用ボリュームと併用してロックするようにしてください。

　　６　ｘボタン

　　　　プログラムを終了するときに　ｘボタンを押下してください。

   目次に戻る


ヘルプ

　　プログラムにはＨＥＬＰ機能は現在のところ付加されていません。

　　操作手順

　　　本操作手順書を手順書としてご利用ください。

目次に戻る


 　　  変更履歴

ｖ１．００　　　２００９年３月１４日　初版登録

目次に戻る